---
title: "Проект FreeBSD/MIPS"
sidenav: developers
---

include::shared/ru/urls.adoc[]

= Проект FreeBSD/MIPS

== Введение

На этой странице находится информация о переносе FreeBSD на платформу MIPS. Обсуждение порта MIPS ведётся в рассылке https://lists.freebsd.org/subscription/freebsd-mips[freebsd-mips].

== Общая информация

* <<status,Статус>>
* <<hw,Замечания по аппаратному обеспечению MIPS>>
* <<list,Рассылка FreeBSD/MIPS>>

[[status]]
== Статус

MIPS является архитектурой link:{committers-guide}#archs[уровня 2] в FreeBSD 13.x и, как таковая, не полностью поддерживается проектом link:../../[FreeBSD].
Поддержка MIPS прекращена, начиная с FreeBSD 14.0.

[[hw]]
== Замечания по аппаратному обеспечению FreeBSD/MIPS

FreeBSD/MIPS — это порт операционной системы FreeBSD для платформ на базе процессоров MIPS. В настоящее время целью портирования являются несколько плат для разработки и встраиваемых систем с архитектурой MIPS32 и MIPS64.

Составление списка всех поддерживаемых устройств для всех процессоров и плат здесь нецелесообразно, однако много информации можно получить из списка рассылки и его архивов, https://wiki.freebsd.org/FreeBSD/MIPS[вики-страниц FreeBSD/MIPS], а также из https://cgit.freebsd.org/src/tree/sys/mips/conf/[файлов конфигурации ядра].

=== Процессоры

Поддерживается следующий неисчерпывающий список процессоров и семейств процессоров:

* MIPS4Kc
* MIPS24Kc
* MIPS74Kc
* Atheros AR71xx, AR724x, AR91xx, AR933x, AR934x
* Cavium OCTEON
* Семейство процессоров NetLogic XLR/XLS
* BERI и CHERI от SRI/Cambridge — открытые ядра для ПЛИС (FPGA)

Обратите внимание, что не все периферийные устройства поддерживаются на всех процессорах.

=== Платы

Поддерживаются следующие платы:

* Ubiquiti Networks Router-Station (AR7130)
* Ubiquiti Networks Router-Station Pro (AR7161)
* Ubiquiti Networks PicoStation M2HP (AR7241)
* Ubiquiti Networks EdgeRouter Lite (OCTEON)
* TP-Link TL-WR1043ND (AR9132)
* Mikrotik RouterBoard RB450G
* Alfa Networks Hornet UB (AR933x)
* D-Link DIR-825 (AR7161)
* Референсные дизайны Atheros PB44, PB47, AP94, AP96 (AR7161)
* Референсный дизайн Atheros DB120 (AR9344)
* 8devices Carambola-2 (AR9330)
* Engenius ENH-200 (AR7240+AR9285)
* Buffalo Airstation WZR-300HP B0 A1
* Оценочная плата MIPS Malta
* Lanner MR-320, MR-730, MR-995 (OCTEON)
* Portwell CAM-0100 (OCTEON)
* Radisys AMC-7211 / ATCA-7220 (OCTEON)
* D-Link DSR-500, DSR-500N, DSR-1000 и DSR-1000N (OCTEON)
* GE Intelligent Platforms WANIC 6354 (OCTEON)
* Платы для разработки Cavium CN5860-EVB-NIC4, CN5650-EVB-NIC16, CN5200-EVB-MB4

Обратите внимание, что не все периферийные устройства поддерживаются на всех платах.

[[list]]
== Список рассылки FreeBSD/MIPS

Присоединяйтесь к link:#list[рассылке FreeBSD/MIPS], чтобы внести свой вклад в код или узнать о статусе проекта.

Для того, чтобы подписаться на этот список, пошлите письмо на адрес `<freebsd-mips+subscribe@FreeBSD.org>` или воспользуйтесь https://lists.FreeBSD.org/subscription/freebsd-mips[интерфейс mlmmj].

//
// The FreeBSD Russian Documentation Project
//
// Original EN revision (24.11.2023): d442e79f88cb138d73ae6db2faab00baeb5cb512
//
