---
title: "Регламент выборов FreeBSD Core"
sidenav: docs
---

= Регламент выборов FreeBSD Core

Данный Регламент утвержден голосованием активных коммиттеров 28 августа 2000 г.

* Под активными коммиттерами понимаются разработчики, вносившие изменения в репозиторий FreeBSD не более 12 месяцев назад.
* Core состоит из 9 выбранных активных коммиттеров.
* Выборы Core проводятся раз в 2 года; первые выборы прошли в сентябре 2000 г.
* Члены Core или коммиттеры могут быть исключены 2/3 голосов Core.
* В случае, если число членов Core станет менее 7, проводятся досрочные выборы.
* Досрочные выборы проводятся по заявлению 1/3 голосов активных коммиттеров.
* Выборы проводятся следующим образом:
** Core назначает проводящего выборы и объявляет о нем.
** 1 неделя на регистрацию активных коммиттеров, желающих выдвинуться в члены Core.
** 4 недели на процесс собственно голосования.
** 1 неделя на подсчет голосов и публикацию результатов.
** Любой активный коммиттер имеет право проголосовать один раз; при этом он может поддержать до девяти кандидатур.
** Новая команда Core начинает работу через 1 неделю после опубликования результатов голосования.
** Случаи равенства голосов разрешаются теми новыми членами Core, чье членство определено однозначно.
* Данные правила могут быть изменены квалифицированным большинством (2/3 голосов) коммиттеров; при этом, в голосовании должны принять участие по крайней мере 50% активных коммиттеров.

== Дополнительная информация

Последние выборы Core прошли в Май 2022 г. Очередные выборы запланированы на Май-Июнь 2024 г.

== Интерпретации Core частных случаев Регламента

В случае необходимости, Core будет давать свои интерпретации данного Регламента для устранения неоднозначностей в нем.

* *20020503* Очередные выборы всегда назначаются на срок через 2 года после последних прошедших.
Иными словами, досрочные выборы передвигают дату очередных выборов до даты, наступающей через 2 года после досрочных.

link:../developer/[Информация для коммиттеров FreeBSD]
