---
next: books/handbook/config
params:
  path: /books/handbook/partiii/
prev: books/handbook/linuxemu
showBookMenu: 'true'
title: 'Deel III. Systeembeheer'
weight: 17
---

[[system-administration]]
= Systeembeheer

De resterende hoofdstukken van het handboek beslaan alle aspecten van het FreeBSD systeembeheer. Elk hoofdstuk begint met de leerdoelen van het hoofdstuk en geeft ook een beschrijving van de verwachte voorkennis.

Deze hoofdstukken kunnen worden gelezen als naslagwerk. Ze kunnen in willekeurige volgorde worden gelezen en zijn niet vereist om te kunnen beginnen met FreeBSD.
