---
title: хэсэг IV. Сүлжээний Холболт
prev: books/handbook/usb-device-mode
next: books/handbook/serialcomms
showBookMenu: true
weight: 31
params:
  path: "/books/handbook/partiv/"
---

[[network-communication]]
= Сүлжээний Холболт

FreeBSD нь өндөр ажиллагаатай сүлжээний серверүүдэд зориулагдсан хамгийн өргөн хэрэглэгддэг үйлдлийн системүүдийн нэг юм. Энэ хэсэгт дараах сэдвүүдийг хамрах болно:

* Сериал холболт
* PPP болон Ethernet дээгүүрх PPP (PPP over Ethernet)
* Цахим захидал
* Сүлжээний серверүүдийг ажиллуулах
* Галт хананууд
* Бусад дээд түвшний сүлжээний сэдвүүд

Эдгээр бүлгүүд нь танд мэдээлэл хэрэгтэй үед уншигдахаар зориулагдсан юм. Та ямар нэгэн тодорхой дарааллаар унших хэрэггүй бөгөөд FreeBSD ашиглаж эхлэхээсээ өмнө бүгдийг нь унших шаардлагагүй болно.
