[.abstract-title]
Résumé

Bienvenue à FreeBSD! Ce manuel décrit l'installation et l'utilisation quotidienne de _FreeBSD {rel131-current}-RELEASE_, et _FreeBSD {rel123-current}-RELEASE_.
Ce document est le résultat du travail toujours en cours de nombreuses personnes.
Certaines sections peuvent ne pas être à jour.
Les personnes qui sont intéressées pour aider à mettre à jour et à compléter ce document devraient envoyer un courrier électronique à la {freebsd-doc}.

La dernière version anglaise de ce document est disponible sur le https://www.FreeBSD.org/[site Web de FreeBSD].
Les versions antérieures peuvent être obtenues auprès de https://docs.FreeBSD.org/doc/[http://docs.FreeBSD.org/doc/]).
Il peut être aussi téléchargé dans divers formats et options de compression depuis le https://download.freebsd.org/doc/[serveur de téléchargement FreeBSD] ou l'un des nombreux crossref:mirrors[mirrors,sites miroirs].
Des recherches dans le Manuel et les autres documents peuvent être effectuées à partir de la link:https://www.FreeBSD.org/search/[page de recherches].

