---
title: Annexe B. Bibliographie
part: Partie V. Annexes
prev: books/handbook/mirrors
next: books/handbook/eresources
showBookMenu: true
weight: 40
params:
  path: "/books/handbook/bibliography/"
---

[appendix]
[[bibliography]]
= Bibliographie
:doctype: book
:toc: macro
:toclevels: 1
:icons: font
:sectnums:
:sectnumlevels: 6
:sectnumoffset: B
:partnums:
:source-highlighter: rouge
:experimental:
:images-path: books/handbook/bibliography/

ifdef::env-beastie[]
ifdef::backend-html5[]
:imagesdir: ../../../../images/{images-path}
endif::[]
ifndef::book[]
include::shared/authors.adoc[]
include::shared/mirrors.adoc[]
include::shared/releases.adoc[]
include::shared/attributes/attributes-{{% lang %}}.adoc[]
include::shared/{{% lang %}}/teams.adoc[]
include::shared/{{% lang %}}/mailing-lists.adoc[]
include::shared/{{% lang %}}/urls.adoc[]
toc::[]
endif::[]
ifdef::backend-pdf,backend-epub3[]
include::../../../../../shared/asciidoctor.adoc[]
endif::[]
endif::[]

ifndef::env-beastie[]
toc::[]
include::../../../../../shared/asciidoctor.adoc[]
endif::[]

Bien que les pages de manuel soient la documentation de référence pour chaque facette du système d'exploitation FreeBSD, il est de notoriété publique qu'elles n'expliquent pas comment assembler les morceaux pour avoir un système d'exploitation qui tourne sans encombre. Il n'y a pour cela pas d'autre alternative qu'un bon livre sur l'administration UNIX(R) et un bon manuel utilisateur.

[[bibliography-freebsd]]
== Livres magazines consacrés à FreeBSD

_Livres revues internationaux:_

* http://jdli.tw.FreeBSD.org/publication/book/freebsd2/index.htm[Utiliser FreeBSD] (en chinois traditionnel), publié par http://www.drmaster.com.tw/[Drmaster.], 1997. ISBN 9-578-39435-7.
* FreeBSD Unleashed (traduction en chinois simplifié), publié par http://www.hzbook.com/[China Machine Press]. ISBN 7-111-10201-0. 
* FreeBSD From Scratch First Edition (en chinois simplifié), publié par China Machine Press. ISBN 7-111-07482-3. 
* FreeBSD From Scratch Second Edition (en chinois simplifié), publié par China Machine Press. ISBN 7-111-10286-X. 
* Manuel FreeBSD (traduction en chinois simplifié), publié par http://www.ptpress.com.cn/[Posts Telecom Press]. ISBN 7-115-10541-3. 
* FreeBSD 3.x Internet (en chinois simplifié), publié par http://www.tup.tsinghua.edu.cn/[Tsinghua University Press]. ISBN 7-900625-66-6.
* FreeBSD Windows (en chinois simplifié), ISBN 7-113-03845-X
* FreeBSD Internet Services HOWTO (en chinois simplifié), ISBN 7-113-03423-3
* FreeBSD pour les utilisateurs de PC 98 (en Japonais), publié par SHUWA System Co, LTD. ISBN 4-87966-468-5 C3055 P2900E.
* FreeBSD (en Japonais), publié par CUTT. ISBN 4-906391-22-2 C3055 P2400E.
* http://www.shoeisha.com/book/Detail.asp?bid=650[Introduction complète à FreeBSD] (en Japonais), publié par http://www.shoeisha.co.jp/[Shoeisha Co., Ltd]. ISBN 4-88135-473-6 P3600E.
* http://www.ascii.co.jp/pb/book1/shinkan/detail/1322785.html[Kit de démarrage pour Unix personnel FreeBSD] (en Japonais), publié par http://www.ascii.co.jp/[ASCII]. ISBN 4-7561-1733-3 P3000E.
* Manuel de référence FreeBSD (traduction en Japonais), publié par http://www.ascii.co.jp/[ASCII]. ISBN 4-7561-1580-2 P3800E.
* FreeBSD avec méthode (en Allemand), publié par http://www.cul.de[Computer und Literatur Verlag]/Vertrieb Hanser, 1998. ISBN 3-932311-31-0.
* http://www.cul.de/freebsd.html[FreeBSD 4 - Installieren, Konfigurieren, Administrieren] (en Allemand), publié par http://www.cul.de[Computer und Literatur Verlag], 2001. ISBN 3-932311-88-4.
* http://www.cul.de/freebsd.html[FreeBSD 5 - Installieren, Konfigurieren, Administrieren] (en Allemand), publié par http://www.cul.de[Computer und Literatur Verlag], 2003. ISBN 3-936546-06-1.
* http://www.mitp.de/vmi/mitp/detail/pWert/1343/[ FreeBSD de Luxe] (en Allemand), publié par http://www.mitp.de[Verlag Modere Industrie], 2003. ISBN 3-8266-1343-0.
* http://www.pc.mycom.co.jp/FreeBSD/install-manual.html[Manuel d'installation et d'utilisation de FreeBSD] (en Japonais), publié par http://www.pc.mycom.co.jp/[Mainichi Communications Inc.], 1998. ISBN 4-8399-0112-0.
* Onno W Purbo, Dodi Maryanto, Syahrial Hubbany, Widjil Widodo _http://maxwell.itb.ac.id/[Construire un serveur Internet avec FreeBSD]_ (en Indonésien), publié par http://www.elexmedia.co.id/[Elex Media Komputindo].
* Absolute BSD: The Ultimate Guide to FreeBSD (traduction en chinois traditionnel), publié par http://www.grandtech.com.tw/[GrandTech Press], 2003. ISBN 986-7944-92-5.
* http://www.twbsd.org/cht/book/[The FreeBSD 6.0 Book] (en chinois traditionnel), publié par Drmaster, 2006. ISBN 9-575-27878-X.

_Livres revues en langue anglaise:_

* http://www.AbsoluteBSD.com/[Absolute BSD: The Ultimate Guide to FreeBSD], publié par http://www.nostarch.com/[No Starch Press], 2002. ISBN: 1886411743
* http://www.freebsdmall.com/cgi-bin/fm/bsdcomp[ The Complete FreeBSD], publié par http://www.oreilly.com/[O'Reilly], 2003. ISBN: 0596005164
* http://www.freebsd-corp-net-guide.com/[The FreeBSD Corporate Networker's Guide], publié par http://www.awl.com/aw/[Addison-Wesley], 2000. ISBN: 0201704811
* http://andrsn.stanford.edu/FreeBSD/introbook/[ FreeBSD: An Open-Source Operating System for Your Personal Computer], publié par The Bit Tree Press, 2001. ISBN: 0971204500
* Teach Yourself FreeBSD in 24 Hours, publié par http://www.samspublishing.com/[Sams], 2002. ISBN: 0672324245
* FreeBSD unleashed, publié par http://www.samspublishing.com/[Sams], 2006. ISBN: 0672328755
* FreeBSD: The Complete Reference, publié http://books.mcgraw-hill.com[McGrawHill], 2003. ISBN: 0072224096 

[[bibliography-userguides]]
== Manuels d'utilisation

* Computer Systems Research Group, UC Berkeley. _4.4BSD User's Reference Manual_. O'Reilly Associates, Inc., 1994. ISBN 1-56592-075-9
* Computer Systems Research Group, UC Berkeley. _4.4BSD User's Supplementary Documents_. O'Reilly Associates, Inc., 1994. ISBN 1-56592-076-7
* _UNIX in a Nutshell_. O'Reilly Associates, Inc., 1990. ISBN 093717520X
* Mui, Linda. _What You Need To Know When You Can't Find Your UNIX System Administrator_. O'Reilly Associates, Inc., 1995. ISBN 1-56592-104-6
* http://www.osu.edu/[L'Université de l'Etat d'Ohio] a écrit un http://8help.osu.edu/wks/unix_course/unix.html[Cours d'introduction à Unix] qui est disponible en ligne aux formats HTML et PostScript.
+ 
Une https://www.FreeBSD.org/doc/it_IT.ISO8859-15/books/unix-introduction/index.html[version] en Italien de ce document fait partie du projet de documentation FreeBSD Italien.
* http://www.jp.FreeBSD.org/[Jpman Project, Groupe d'utilisateurs japonais de FreeBSD]. http://www.pc.mycom.co.jp/FreeBSD/urm.html[Manuel de référence utilisateur de FreeBSD] (traduction en Japonais). http://www.pc.mycom.co.jp/[Mainichi Communications Inc.], 1998. ISBN4-8399-0088-4 P3800E.
* http://www.ed.ac.uk/[L'Université d'Edinburgh] a écrit un http://unixhelp.ed.ac.uk/[Guide en ligne] pour les nouveaux venus à l'environnement Unix.

[[bibliography-adminguides]]
== Manuels d'administration

* Albitz, Paul and Liu, Cricket. _DNS and BIND_, 4th Ed. O'Reilly Associates, Inc., 2001. ISBN 1-59600-158-4
* Computer Systems Research Group, UC Berkeley. _4.4BSD System Manager's Manual_. O'Reilly Associates, Inc., 1994. ISBN 1-56592-080-5
* Costales, Brian, et al. _Sendmail_, 2nd Ed. O'Reilly Associates, Inc., 1997. ISBN 1-56592-222-0
* Frisch, Æleen. _Essential System Administration_, 2nd Ed. O'Reilly Associates, Inc., 1995. ISBN 1-56592-127-5
* Hunt, Craig. _TCP/IP Network Administration_, 2nd Ed. O'Reilly Associates, Inc., 1997. ISBN 1-56592-322-7
* Nemeth, Evi. _UNIX System Administration Handbook_. 3rd Ed. Prentice Hall, 2000. ISBN 0-13-020601-6
* Stern, Hal _Managing NFS and NIS_ O'Reilly Associates, Inc., 1991. ISBN 0-937175-75-7
* http://www.jp.FreeBSD.org/[Jpman Project, Groupe d'utilisateurs japonais de FreeBSD]. http://www.pc.mycom.co.jp/FreeBSD/sam.html[Manuel de l'administrateur système FreeBSD] (traduction en Japonais). http://www.pc.mycom.co.jp/[Mainichi Communications Inc.], 1998. ISBN4-8399-0109-0 P3300E.
* Dreyfus, Emmanuel. http://www.eyrolles.com/Informatique/Livre/9782212114638/[Cahiers de l'Admin: BSD] 2nde Ed. (en Français), Eyrolles, 2004. ISBN 2-212-11463-X

[[bibliography-programmers]]
== Manuels de programmation

* Asente, Paul, Converse, Diana, and Swick, Ralph. _X Window System Toolkit_. Digital Press, 1998. ISBN 1-55558-178-1
* Computer Systems Research Group, UC Berkeley. _4.4BSD Programmer's Reference Manual_. O'Reilly Associates, Inc., 1994. ISBN 1-56592-078-3
* Computer Systems Research Group, UC Berkeley. _4.4BSD Programmer's Supplementary Documents_. O'Reilly Associates, Inc., 1994. ISBN 1-56592-079-1
* Harbison, Samuel P. and Steele, Guy L. Jr. _C: A Reference Manual_. 4th ed. Prentice Hall, 1995. ISBN 0-13-326224-3
* Kernighan, Brian and Dennis M. Ritchie. _The C Programming Language_. 2nd Ed. PTR Prentice Hall, 1988. ISBN 0-13-110362-8
* Lehey, Greg. _Porting UNIX Software_. O'Reilly Associates, Inc., 1995. ISBN 1-56592-126-7
* Plauger, P. J. _The Standard C Library_. Prentice Hall, 1992. ISBN 0-13-131509-9
* Spinellis, Diomidis. http://www.spinellis.gr/codereading/[Code Reading: The Open Source Perspective]. Addison-Wesley, 2003. ISBN 0-201-79940-5
* Spinellis, Diomidis. http://www.spinellis.gr/codequality/[Code Quality: The Open Source Perspective]. Addison-Wesley, 2006. ISBN 0-321-16607-8
* Stevens, W. Richard and Stephen A. Rago. _Advanced Programming in the UNIX Environment_. 2nd Ed. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 2005. ISBN 0-201-43307-9
* Stevens, W. Richard. _UNIX Network Programming_. 2nd Ed, PTR Prentice Hall, 1998. ISBN 0-13-490012-X
* Wells, Bill. "Writing Serial Drivers for UNIX". _Dr. Dobb's Journal_. 19(15), December 1994. pp68-71, 97-99.

[[bibliography-osinternals]]
== "Internes" du système d'exploitation

* Andleigh, Prabhat K. _UNIX System Architecture_. Prentice-Hall, Inc., 1990. ISBN 0-13-949843-5
* Jolitz, William. "Porting UNIX to the 386". _Dr. Dobb's Journal_. January 1991-July 1992.
* Leffler, Samuel J., Marshall Kirk McKusick, Michael J Karels and John Quarterman _The Design and Implementation of the 4.3BSD UNIX Operating System_. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1989. ISBN 0-201-06196-1
* Leffler, Samuel J., Marshall Kirk McKusick, _The Design and Implementation of the 4.3BSD UNIX Operating System: Answer Book_. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1991. ISBN 0-201-54629-9
* McKusick, Marshall Kirk, Keith Bostic, Michael J Karels, and John Quarterman. _The Design and Implementation of the 4.4BSD Operating System_. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1996. ISBN 0-201-54979-4
+ 
(Le chapitre 2 de ce livre est disponible extref:{design-44bsd}[en ligne] en tant que partie du Projet de Documentation de FreeBSD, et le chapitre 9 http://www.netapp.com/tech_library/nfsbook.html[ ici].)
* Marshall Kirk McKusick, George V. Neville-Neil _The Design and Implementation of the FreeBSD Operating System_. Boston, Mass. : Addison-Wesley, 2004. ISBN 0-201-70245-2
* Stevens, W. Richard. _TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols_. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1996. ISBN 0-201-63346-9
* Schimmel, Curt. _Unix Systems for Modern Architectures_. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1994. ISBN 0-201-63338-8
* Stevens, W. Richard. _TCP/IP Illustrated, Volume 3: TCP for Transactions, HTTP, NNTP and the UNIX Domain Protocols_. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1996. ISBN 0-201-63495-3
* Vahalia, Uresh. _UNIX Internals -- The New Frontiers_. Prentice Hall, 1996. ISBN 0-13-101908-2
* Wright, Gary R. and W. Richard Stevens. _TCP/IP Illustrated, Volume 2: The Implementation_. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1995. ISBN 0-201-63354-X

[[bibliography-security]]
== Ouvrages de référence en matière de sécurité

* Cheswick, William R. and Steven M. Bellovin. _Firewalls and Internet Security: Repelling the Wily Hacker_. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1995. ISBN 0-201-63357-4
* Garfinkel, Simson and Gene Spafford. _Practical UNIX Internet Security_. 2nd Ed. O'Reilly Associates, Inc., 1996. ISBN 1-56592-148-8
* Garfinkel, Simson. _PGP Pretty Good Privacy_ O'Reilly Associates, Inc., 1995. ISBN 1-56592-098-8

[[bibliography-hardware]]
== Ouvrages de référence sur le matériel

* Anderson, Don and Tom Shanley. _Pentium Processor System Architecture_. 2nd Ed. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1995. ISBN 0-201-40992-5
* Ferraro, Richard F. _Programmer's Guide to the EGA, VGA, and Super VGA Cards_. 3rd ed. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1995. ISBN 0-201-62490-7
* Intel Corporation publie la documentation sur ses processeurs, circuits et standards sur son http://developer.intel.com/[site web développeur], généralement sous forme de fichiers PDF.
* Shanley, Tom. _80486 System Architecture_. 3rd ed. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1995. ISBN 0-201-40994-1
* Shanley, Tom. _ISA System Architecture_. 3rd ed. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1995. ISBN 0-201-40996-8
* Shanley, Tom. _PCI System Architecture_. 4th ed. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1999. ISBN 0-201-30974-2
* Van Gilluwe, Frank. _The Undocumented PC_, 2nd Ed. Reading, Mass: Addison-Wesley Pub. Co., 1996. ISBN 0-201-47950-8
* Messmer, Hans-Peter. _The Indispensable PC Hardware Book_, 4th Ed. Reading, Mass: Addison-Wesley Pub. Co., 2002. ISBN 0-201-59616-4

[[bibliography-history]]
== Histoire d'UNIX(R)

* Lion, John _Lion's Commentary on UNIX, 6th Ed. With Source Code_. ITP Media Group, 1996. ISBN 1573980137
* Raymond, Eric S. _The New Hacker's Dictionary, 3rd edition_. MIT Press, 1996. ISBN 0-262-68092-0. Aussi connu sous le nom de http://www.catb.org/~esr/jargon/html/index.html[Jargon File]
* Salus, Peter H. _A quarter century of UNIX_. Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1994. ISBN 0-201-54777-5
* Simon Garfinkel, Daniel Weise, Steven Strassmann. _The UNIX-HATERS Handbook_. IDG Books Worldwide, Inc., 1994. ISBN 1-56884-203-1. Epuisé, mais disponible http://research.microsoft.com/~daniel/unix-haters.html[ en ligne].
* Don Libes, Sandy Ressler _Life with UNIX_ - special edition. Prentice-Hall, Inc., 1989. ISBN 0-13-536657-7
* _The BSD family tree_. http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/src/shared/misc/bsd-family-tree[http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/src/shared/misc/bsd-family-tree] ou link:file://localhost/usr/shared/misc/bsd-family-tree[local] sur une machine FreeBSD.
* _The BSD Release Announcements collection_. 1997. http://www.de.FreeBSD.org/de/ftp/releases/[http://www.de.FreeBSD.org/de/ftp/releases/]
* _Networked Computer Science Technical Reports Library_. http://www.ncstrl.org/[http://www.ncstrl.org/]
* _Anciennes version de BSD du Computer Systems Research group (CSRG)_. http://www.mckusick.com/csrg/[http://www.mckusick.com/csrg/]: Ces 4 CDROMs incluent toutes les versions de BSD de 1BSD à 4.4BSD et 4.4BSD-Lite2 (mais malheureusement pas 2.11BSD). De plus le dernier CDROM contient les dernières sources et les fichiers SCCS.

[[bibliography-journals]]
== Revues et journaux

* _The C/C++ Users Journal_. RD Publications Inc. ISSN 1075-2838
* _Sys Admin - The Journal for UNIX System Administrators_ Miller Freeman, Inc., ISSN 1061-2688
* _freeX - Das Magazin für Linux - BSD - UNIX_ (in German) Computer- und Literaturverlag GmbH, ISSN 1436-7033
