---
title: Anhang B. Bibliografie
part: Teil V. Anhang
prev: books/handbook/mirrors
next: books/handbook/eresources
showBookMenu: true
weight: 39
params:
  path: "/books/handbook/bibliography/"
---

[appendix]
[[bibliography]]
= Bibliografie
:doctype: book
:toc: macro
:toclevels: 1
:icons: font
:sectnums:
:sectnumlevels: 6
:sectnumoffset: B
:partnums:
:source-highlighter: rouge
:experimental:
:images-path: books/handbook/bibliography/

ifdef::env-beastie[]
ifdef::backend-html5[]
:imagesdir: ../../../../images/{images-path}
endif::[]
ifndef::book[]
include::shared/authors.adoc[]
include::shared/mirrors.adoc[]
include::shared/releases.adoc[]
include::shared/attributes/attributes-{{% lang %}}.adoc[]
include::shared/{{% lang %}}/teams.adoc[]
include::shared/{{% lang %}}/mailing-lists.adoc[]
include::shared/{{% lang %}}/urls.adoc[]
toc::[]
endif::[]
ifdef::backend-pdf,backend-epub3[]
include::../../../../../shared/asciidoctor.adoc[]
endif::[]
endif::[]

ifndef::env-beastie[]
toc::[]
include::../../../../../shared/asciidoctor.adoc[]
endif::[]

Während die Manualpages eine definitive Referenz über bestimmte Teile des FreeBSD-Betriebssystems bieten, so können sie jedoch selten veranschaulichen, wie man die einzelnen Teile zusammenfügt, um ein vollständig laufendes Betriebssystem herzustellen. Daher gibt es keinen Ersatz für ein gutes Buch oder Benutzerhandbuch über die Administration von UNIX(R)-Systemen.

In der Regel handelt es sich im folgenden Kapitel um englische Ausgaben der genannten Werke. Übersetzungen oder Ausgaben in anderen Sprachen sind mit entsprechenden Hinweisen versehen.

[[bibliography-freebsd]]
== Bücher speziell für FreeBSD

_Internationale Bücher:_

* http://jdli.tw.FreeBSD.org/publication/book/freebsd2/index.htm[ Using FreeBSD], herausgegeben von http://www.drmaster.com.tw/[Drmaster], 1997 (in traditionellem Chinesisch). ISBN 9-578-39435-7.
* FreeBSD Unleashed (in vereinfachtem Chinesisch), herausgegeben von http://www.hzbook.com/[China Press]. ISBN 7-111-10201-0.
* FreeBSD From Scratch Second Edition (in vereinfachtem Chinesisch), herausgegeben von http://www.hzbook.com/[China Press]. ISBN 7-111-10286-X.
* FreeBSD Handbook Second Edition (in vereinfachtem Chinesisch), herausgegeben von http://www.ptpress.com.cn/[Posts & Telecom Press]. ISBN 7-115-10541-3.
* FreeBSD & Windows (in vereinfachtem Chinesisch), herausgegeben von http://www.tdpress.com/[China Railway Publishing House]. ISBN 7-113-03845-X.
* FreeBSD Internet Services HOWTO (in vereinfachtem Chinesisch), herausgegeben von China Railway Publishing House. ISBN 7-113-03423-3.
* FreeBSD (in japanischer Sprache), herausgegeben von CUTT. ISBN 4-906391-22-2 C3055 P2400E.
* http://www.shoeisha.com/book/Detail.asp?bid=650[Complete Introduction to FreeBSD] (in Japanese), published by http://www.shoeisha.co.jp/[Shoeisha Co., Ltd]. ISBN 4-88135-473-6 P3600E.
* http://www.ascii.co.jp/pb/book1/shinkan/detail/1322785.html[ Personal UNIX Starter Kit FreeBSD] (in japanischer Sprache), herausgegeben von http://www.ascii.co.jp/[ASCII]. ISBN 4-7561-1733-3 P3000E.
* FreeBSD Handbook (japanische Übersetzung), herausgegeben von http://www.ascii.co.jp/[ASCII]. ISBN 4-7561-1580-2 P3800E.
* FreeBSD mit Methode (in deutscher Sprache), herausgegeben von http://www.cul.de[Computer und Literatur Verlag] /Vertrieb Hanser, 1998. ISBN 3-932311-31-0.
* http://www.mitp.de/vmi/mitp/detail/pWert/1343/[FreeBSD de Luxe] (in German), published by http://www.mitp.de[Verlag Modere Industrie], 2003. ISBN 3-8266-1343-0.
* http://www.pc.mycom.co.jp/FreeBSD/install-manual.html[ FreeBSD Install and Utilization Manual] (in japanischer Sprache), herausgegeben von http://www.pc.mycom.co.jp/[ Mainichi Communications Inc.], 1998. ISBN 4-8399-0112-0.
* Onno W Purbo, Dodi Maryanto, Syahrial Hubbany, Widjil Widodo _http://maxwell.itb.ac.id/[ Building Internet Server with FreeBSD]_ (in indonesischer Sprache), herausgegeben von http://www.elexmedia.co.id/[Elex Media Komputindo].
* Absolute BSD: The Ultimate Guide to FreeBSD (in traditionellem Chinesisch), herausgegeben von http://www.grandtech.com.tw/[GrandTech Press], 2003. ISBN 986-7944-92-5.
* http://www.twbsd.org/cht/book/[The FreeBSD 6.0 Book] (in traditionellem Chinesisch, herausgegeben von Drmaster, 2006. ISBN 9-575-27878-X.

_Englischsprachige Bücher:_

* http://www.absoluteFreeBSD.com/[Absolute FreeBSD, 2nd Edition: The Complete Guide to FreeBSD], herausgegeben von http://www.nostarch.com/[No Starch Press], 2007. ISBN: 978-1-59327-151-0

* http://www.freebsdmall.com/cgi-bin/fm/bsdcomp[ The Complete FreeBSD], herausgegeben von http://www.oreilly.com/[O'Reilly], 2003. ISBN: 0596005164
* http://www.freebsd-corp-net-guide.com/[The FreeBSD Corporate Networker's Guide], herausgegeben von http://www.awl.com/aw/[Addison-Wesley], 2002. ISBN: 0201704811
* http://andrsn.stanford.edu/FreeBSD/introbook/[ FreeBSD: An Open-Source Operating System for Your Personal Computer], herausgegeben von The Bit Tree Press, 2001. ISBN: 0971204500
* Teach Yourself FreeBSD in 24 Hours, herausgegeben von http://www.samspublishing.com/[Sams], 2002. ISBN: 0672324245
* FreeBSD6 Unleashed, herausgegeben von http://www.samspublishing.com/[Sams], 2006. ISBN: 0672328755
* FreeBSD: The Complete Reference, herausgegeben von http://books.mcgraw-hill.com[McGrawHill], 2003. ISBN: 0072224096 

[[bibliography-userguides]]
== Handbücher

* Die Ohio State University hat ein http://www.cs.duke.edu/csl/docs/unix_course/[UNIX Introductory Course] veröffentlicht, welcher auch online im HTML- und PostScriptformat verfügbar ist.
+ 
Eine https://www.FreeBSD.org/doc/it_IT.ISO8859-15/books/unix-introduction/index.html[italienische Übersetzung] ist Teil des FreeBSD Italian Documentation Projects.
* http://www.ed.ac.uk/[Edinburgh University] hat einen http://www.ed.ac.uk/information-services/help-consultancy/is-skills/catalogue/program-op-sys-catalogue/unix1[Online Guide] für Anfänger in Sachen UNIX geschrieben.

[[bibliography-adminguides]]
== Administrations-Anleitungen

* http://www.jp.FreeBSD.org/[Jpman Project, Japan FreeBSD Users Group]. http://www.pc.mycom.co.jp/FreeBSD/sam.html[FreeBSD System Administrator's Manual] (japanische Übersetzung). http://www.pc.mycom.co.jp/[Mainichi Communications Inc.], 1998. ISBN4-8399-0109-0 P3300E.
* Dreyfus, Emmanuel. http://www.eyrolles.com/Informatique/Livre/9782212114638/[Cahiers de l'Admin: BSD] 2nd Ed. (in French), Eyrolles, 2004. ISBN 2-212-11463-X.

[[bibliography-programmers]]
== Programmierhandbücher

* Computer Systems Research Group, UC Berkeley. _4.4BSD Programmer's Reference Manual_. O'Reilly & Associates, Inc., 1994. ISBN 1-56592-078-3
* Computer Systems Research Group, UC Berkeley. _4.4BSD Programmer's Supplementary Documents_. O'Reilly & Associates, Inc., 1994. ISBN 1-56592-079-1
* Harbison, Samuel P. and Steele, Guy L. Jr. _C: A Reference Manual_. 4th Ed. Prentice Hall, 1995. ISBN 0-13-326224-3
* Kernighan, Brian and Dennis M. Ritchie. _The C Programming Language_. 2nd Ed., PTR Prentice Hall, 1988. ISBN 0-13-110362-9
* Lehey, Greg. _Porting UNIX Software_. O'Reilly & Associates, Inc., 1995. ISBN 1-56592-126-7
* Plauger, P. J. _The Standard C Library_. Prentice Hall, 1992. ISBN 0-13-131509-9
* Spinellis, Diomidis. http://www.spinellis.gr/codereading/[Code Reading: The Open Source Perspective]. Addison-Wesley, 2003. ISBN 0-201-79940-5
* Spinellis, Diomidis. http://www.spinellis.gr/codequality/[Code Quality: The Open Source Perspective]. Addison-Wesley, 2006. ISBN 0-321-16607-8
* Stevens, W. Richard and Stephen A. Rago. _Advanced Programming in the UNIX Environment_. 2nd Ed. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 2005. ISBN 0-201-43307-9
* Stevens, W. Richard. _UNIX Network Programming_. 2nd Ed, PTR Prentice Hall, 1998. ISBN 0-13-490012-X

[[bibliography-osinternals]]
== Betriebssystem-Interna

* Andleigh, Prabhat K. _UNIX System Architecture_. Prentice-Hall, Inc., 1990. ISBN 0-13-949843-5
* Jolitz, William. "Porting UNIX to the 386". _Dr. Dobb's Journal_. January 1991-July 1992.
* Leffler, Samuel J., Marshall Kirk McKusick, Michael J Karels and John Quarterman _The Design and Implementation of the 4.3BSD UNIX Operating System_. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1989. ISBN 0-201-06196-1
+ 
Kapitel 2 dieses Buchs ist Teil des FreeBSD Documentation Projects und extref:{design-44bsd}[online] erhältlich.
* Leffler, Samuel J., Marshall Kirk McKusick, _The Design and Implementation of the 4.3BSD UNIX Operating System: Answer Book_. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1991. ISBN 0-201-54629-9
* McKusick, Marshall Kirk, Keith Bostic, Michael J Karels, and John Quarterman. _The Design and Implementation of the 4.4BSD Operating System_. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1996. ISBN 0-201-54979-4
* Marshall Kirk McKusick, George V. Neville-Neil. _The Design and Implementation of the FreeBSD Operating System_. Boston, Mass. : Addison-Wesley, 2004. ISBN 0-201-70245-2
* Marshall Kirk McKusick, George V. Neville-Neil, Robert N. M. Watson _The Design and Implementation of the FreeBSD Operating System, 2nd Ed._. Westford, Mass: Pearson Education, Ind., 2014. ISBN 0-321-96897-2
* Stevens, W. Richard. _TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols_. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1996. ISBN 0-201-63346-9
* Schimmel, Curt. _Unix Systems for Modern Architectures_. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1994. ISBN 0-201-63338-8
* Stevens, W. Richard. _TCP/IP Illustrated, Volume 3: TCP for Transactions, HTTP, NNTP and the UNIX Domain Protocols_. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1996. ISBN 0-201-63495-3
* Vahalia, Uresh. _UNIX Internals -- The New Frontiers_. Prentice Hall, 1996. ISBN 0-13-101908-2
* Wright, Gary R. and W. Richard Stevens. _TCP/IP Illustrated, Volume 2: The Implementation_. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1995. ISBN 0-201-63354-X

[[bibliography-security]]
== Sicherheits-Anleitung

* Cheswick, William R. and Steven M. Bellovin. _Firewalls and Internet Security: Repelling the Wily Hacker_. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1995. ISBN 0-201-63357-4
* Garfinkel, Simson. _PGP Pretty Good Privacy_ O'Reilly & Associates, Inc., 1995. ISBN 1-56592-098-8

[[bibliography-hardware]]
== Hardware-Anleitung

* Anderson, Don and Tom Shanley. _Pentium Processor System Architecture_. 2nd Ed. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1995. ISBN 0-201-40992-5
* Ferraro, Richard F. _Programmer's Guide to the EGA, VGA, and Super VGA Cards_. 3rd ed. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1995. ISBN 0-201-62490-7
* Die Intel Corporation veröffentlicht Dokumentationen Ihrer CPUs, Chipsets und Standards auf ihrer http://developer.intel.com/[developer web site], normalerweise als PDF-Dateien.
* Shanley, Tom. _80486 System Architecture_. 3rd Ed. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1995. ISBN 0-201-40994-1
* Shanley, Tom. _ISA System Architecture_. 3rd Ed. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1995. ISBN 0-201-40996-8
* Shanley, Tom. _PCI System Architecture_. 4th Ed. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1999. ISBN 0-201-30974-2
* Van Gilluwe, Frank. _The Undocumented PC_, 2nd Ed. Reading, Mass: Addison-Wesley Pub. Co., 1996. ISBN 0-201-47950-8
* Messmer, Hans-Peter. _The Indispensable PC Hardware Book_, 4th Ed. Reading, Mass: Addison-Wesley Pub. Co., 2002. ISBN 0-201-59616-4

[[bibliography-history]]
== UNIX(R) Geschichte

* Lion, John _Lion's Commentary on UNIX, 6th Ed. With Source Code_. ITP Media Group, 1996. ISBN 1573980137
* Raymond, Eric S. _The New Hacker's Dictionary, 3rd edition_. MIT Press, 1996. ISBN 0-262-68092-0. Auch bekannt als das http://www.catb.org/~esr/jargon/html/index.html[Jargon File]
* Salus, Peter H. _A quarter century of UNIX_. Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1994. ISBN 0-201-54777-5
* Simon Garfinkel, Daniel Weise, Steven Strassmann. _The UNIX-HATERS Handbook_. IDG Books Worldwide, Inc., 1994. ISBN 1-56884-203-1. http://www.simson.net/ref/ugh.pdf[Online] verfügbar.
* Don Libes, Sandy Ressler _Life with UNIX_ - special edition. Prentice-Hall, Inc., 1989. ISBN 0-13-536657-7
* _The BSD family tree_. https://svnweb.freebsd.org/base/head/shared/misc/bsd-family-tree?view=co[https://svnweb.freebsd.org/base/head/shared/misc/bsd-family-tree=view=co] oder unter link:file://localhost/usr/shared/misc/bsd-family-tree[/usr/shared/misc/bsd-family-tree] auf einem FreeBSD-System.
* _Networked Computer Science Technical Reports Library_.
* _Old BSD releases from the Computer Systems Research group (CSRG)_. http://www.mckusick.com/csrg/[http://www.mckusick.com/csrg/]: Das Paket mit 4 CD-ROMs enthält alle BSD-Versionen von 1BSD bis 4.4BSD und 4.4BSD-Lite2 (nicht aber 2.11BSD). Die letzte CD beinhaltet auch die finalen Sourcen inklusive den SCCS Dateien.

[[bibliography-journals]]
== Zeitschriften, Magazine und Journale

* http://www.admin-magazin.de/[Admin Magazin] (in deutscher Sprache), herausgegeben von Medialinx AG. ISSN: 2190-1066
* http://www.bsdmag.org/[BSD Magazine], herausgegeben von Software Press Sp. z o.o. SK. ISSN: 1898-9144
* http://www.bsdnow.tv/[BSD Now - Video Podcast], herausgegeben von Jupiter Broadcasting LLC
* http://bsdtalk.blogspot.com/[BSD Talk Podcast], von Will Backman
* http://freebsdjournal.com/[FreeBSD Journal], herausgegeben von S&W Publishing, gefördert durch The FreeBSD Foundation. ISBN: 978-0-615-88479-0
